Сара Кирш
Сега

Превод от немски: Венцеслав Константинов, —

chitanka.info

Безразсъдно живея, ти се разхождаш

В ума ми през цялото

Смахнато лято. Опашати звезди прелитат

И от тези комети сияят очите ми.

1979

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.